Views Parity Row (8.x-1.13) - en to de translation catalogue (13 entries)

en: Views
de: Ansichten

en: Start
de: Beginn

en: End
de: Ende

en: Display the @label
de: @label anzeigen

en: Entity options
de: Entitätsoptionen

en: Alternate with a different view mode every X rows ?
de: Ansichtsmodus alle X Zeilen wechseln?

en: Configuration of Views Parity Row
de: Konfiguration von Views Parity Row

en: Frequency of view mode change.
de: Häufigkeit des Wechsels des Ansichtsmodus.

en: Start at which row ?
de: In welcher Zeile beginnen?

en: End at which row ? Set <em>0</em> to disable.
de: In welcher Zeile enden? Deaktivieren mit <em>0</em>.

en: Alternate view mode
de: Anderer Ansichtsmodus

en: Provide a new Views row plugin that enable alternate view mode on particular rows.
de: Stellt ein neues Ansichts-Zeilen-Plugin bereit, das bei bestimmten Zeilen einen anderen Ansichtsmodus ermöglicht.

en: Enter a positive integer number. This number will be the frequency of change of the content view mode. Example, if you chose <em>3</em>, it means that every 3 rows, the content will use the other View mode.
de: Geben Sie eine positive Ganzzahl ein. Dies ist die Häufigkeit, mit der der Ansichtsmodus für den Inhalt wechselt. Beispiel: Wenn Sie <em>3</em> wählen, wird der Inhalt alle 3 Zeilen im anderen Ansichtsmodus dargestellt.
