Views RSS (8.x-2.0-rc1) - en to unknown language translation catalogue (4 entries)

en: - None -
target: - Nenhum -

en: Not a valid URL.
target: Não é uma URL válida.

en: Display fields as RSS items.
target: Mostrar campos como itens RSS.

en: RSS field options
target: Opções do campo RSS
