Views Reference Defunct (8.x-1.0-alpha1) - en to unknown language translation catalogue (4 entries)

en: Reference
target: Referência

en: Change handler
target: Alterar manipulador

en: Reference type
target: Tipo de referência

en: Reference method
target: Método de referência
