Visualization API (8.x-1.0-alpha1) - en to th translation catalogue (3 entries)

en: Ascending
th: เรียงน้อยไปมาก

en: Descending
th: เรียงจากมากไปน้อย

en: Field settings
th: การตั้งค่าช่องรับข้อมูล
