Voting API Reaction (8.x-1.2) - en to unknown language translation catalogue (23 entries)

en: Submit
target: 提交

en: Closed
target: 关闭

en: yes
target: 是

en: Remove
target: 移除

en: Reset
target: 重置

en: Default
target: 默认

en: Open
target: 开放

en: Icon
target: 图标

en: Upload
target: 上传

en: no
target: 否

en: Voting
target: 投票

en: Never
target: 永不

en: Field name
target: 字段名称

en: Current
target: 当前

en: Desc
target: 降序

en: Hidden
target: 隐藏

en: Replace
target: 替换

en: Anonymous vote rollover
target: 滚动匿名投票

en: The amount of time that must pass before two anonymous votes from the same computer are considered unique. Setting this to 'never' will eliminate most double-voting, but will make it impossible for multiple anonymous on the same computer (like internet cafe customers) from casting votes.
target: 被认定为同一台电脑的两次匿名投票间的时间间隔。设为“从不”时可消除大多数一票多投，但也会阻止相同电脑（比如网吧用户）的多个匿名投票。

en: Reactions
target: 反应

en: Asc
target: 升序

en: @title settings
target: @title 设置

en: Holds the field name.
target: 保留字段名称。
