WalkScore (2.0.0) - en to unknown language translation catalogue (9 entries)

en: Number
target: 数字

en: Save
target: 保存

en: Custom
target: 自定义

en: API Key
target: API密钥

en: Maximum
target: 最大值

en: Minimum
target: 最小值

en: No Data
target: 没有数据

en: The minimum value that should be allowed in this field. Leave blank for no minimum.
target: 此字段允许的最小值。无最小值留空。

en: The maximum value that should be allowed in this field. Leave blank for no maximum.
target: 此字段中允许的最大值。无最大值留空。
