WalkScore (2.0.0) - en to unknown language translation catalogue (7 entries)

en: Number
target: 數字

en: Save
target: 儲存

en: Custom
target: 自訂

en: Maximum
target: 最大值

en: Minimum
target: 最小值

en: The minimum value that should be allowed in this field. Leave blank for no minimum.
target: 此欄位允許的最小值。空白表示無限制。

en: The maximum value that should be allowed in this field. Leave blank for no maximum.
target: 此欄位中允許的最大值。空白表示無限制。
