WalkScore (2.0.1) - en to unknown language translation catalogue (7 entries)

en: Number
target: عدد

en: Save
target: ذخیره

en: Custom
target: سفارشی

en: Maximum
target: حداکثر

en: Minimum
target: حداقل

en: The minimum value that should be allowed in this field. Leave blank for no minimum.
target: حداقل مقداری که در این میدان مجاز خواهد بود. برای نداشتن حداقل خالی بگذارید.

en: The maximum value that should be allowed in this field. Leave blank for no maximum.
target: حداکثر مقداری که در این میدان مجاز خواهد بود. برای نداشتن حداکثر خالی بگذارید.
