WalkScore (2.0.1) - en to unknown language translation catalogue (8 entries)

en: Number
target: Número

en: Save
target: Salvar

en: Custom
target: Personalizado

en: API Key
target: Chave de API

en: Maximum
target: Máximo

en: Minimum
target: Mínimo

en: The minimum value that should be allowed in this field. Leave blank for no minimum.
target: O valor mínimo permitido para esse campo. Deixe em branco para não limitar.

en: The maximum value that should be allowed in this field. Leave blank for no maximum.
target: O valor máximo permitido para esse campo. Deixe em branco para não limitar.
