WalkScore (2.0.2) - en to unknown language translation catalogue (8 entries)

en: Number
target: Número

en: Save
target: Guardar

en: Custom
target: Personalizado

en: API Key
target: Chave API

en: Maximum
target: Máximo

en: Minimum
target: Mínimo

en: The minimum value that should be allowed in this field. Leave blank for no minimum.
target: O valor mínimo que devia ser permitido neste campo.
    Deixar vazio para não ter mínimo.

en: The maximum value that should be allowed in this field. Leave blank for no maximum.
target: O limite máximo permitido para este campo.
    Deixe em branco para sem limite.
