Webform Mass Email (2.0.0) - en to unknown language translation catalogue (4 entries)

en: Body
target: بدنه

en: Subject
target: موضوع

en: Webform
target: فرم ساز

en: Cron execution must not exceed the PHP maximum execution time of %max seconds.
target: اجرای کرون نباید از حداکثر زمان اجرای PHP به مقدار %max ثانیه بیشتر شود.
