Webform Mass Email (8.x-1.0-beta6) - en to unknown language translation catalogue (5 entries)

en: Body
target: Corpo

en: Subject
target: Assunto

en: Webform
target: Formulário

en: Log emails
target: Guardar informação dos emails no registo

en: Cron execution must not exceed the PHP maximum execution time of %max seconds.
target: A execução do cron não pode exceder o limite de tempo de execução definido pelo PHP que é de %max segundos.
