Webform phpList (1.1.0) - en to es translation catalogue (3 entries)

en: Ignore
es: Ignorar

en: External
es: Externo

en: Sending of confirmation e-mail to %mail failed.
es: Falló el envío del mensaje de confirmación a %mail.
