Webform phpList (1.1.0) - en to fr translation catalogue (3 entries)

en: Ignore
fr: Ignorer

en: External
fr: Externe

en: Sending of confirmation e-mail to %mail failed.
fr: L'envoi du courriel de confirmation à l'adresse %mail a échoué.
