Webform phpList (1.1.0) - en to unknown language translation catalogue (3 entries)

en: Ignore
target: 忽略

en: External
target: 外部

en: Sending of confirmation e-mail to %mail failed.
target: 發送確認電郵給 %email 失敗。
