Webform Timeout (3.0.0-alpha1) - en to fr translation catalogue (4 entries)

en: Save
fr: Enregistrer

en: Custom
fr: Personnalisé

en: Seconds
fr: Secondes

en: Timeout
fr: Temps limite
