Website Feedback (1.0.0-beta1) - en to unknown language translation catalogue (35 entries)

en: delete
target: apagar

en: Delete
target: Apagar

en: Type
target: Tipo

en: Author
target: Autor

en: Cancel
target: Cancelar

en: Description
target: Descrição

en: Disabled
target: Desativado

en: Enabled
target: Habilitado

en: Administration
target: Administração

en: Edit
target: Editar

en: Date
target: Data

en: Search
target: Buscar

en: Reset
target: Redefinir

en: Image
target: Imagem

en: edit
target: editar

en: Default
target: Padrão

en: Summary
target: Resumo

en: View
target: Ver

en: Created
target: Criado

en: Active
target: Ativo

en: Page
target: Página

en: Send
target: Enviar

en: Desc
target: Decrescente

en: Sort by
target: Ordenar por

en: Authored on
target: Escrito em

en: Apply
target: Aplicar

en: Offset
target: Deslocamento

en: The file could not be uploaded.
target: Não foi possível transferir o arquivo.

en: Items per page
target: Itens por página

en: - All -
target: - Todos -

en: The data could not be saved because the destination %destination is invalid. This may be caused by improper use of file_save_data() or a missing stream wrapper.
target: Os dados não puderam ser salvos porque o destino %destination é inválido. Isso pode ter sido causado por um uso inapropriado de file_save_data() ou a falta de um stream wrapper.

en: Asc
target: Ascendente

en: The data could not be saved because the destination is invalid. More information is available in the system log.
target: Os dados não puderam ser salvos porque o destino é inválido. Há informações adicionais disponíveis no registro do sistema.

en: Website feedback
target: Entre em contato

en: The upload directory %directory for the file field %name could not be created or is not accessible. A newly uploaded file could not be saved in this directory as a consequence, and the upload was canceled.
target: O diretório de upload %directory para o campo de arquivo %name não pôde ser criado ou não está acessível. Um arquivo recém-transferido por upload não pôde ser salvo neste diretório e, consequentemente, o upload foi cancelado.
