Website Feedback (1.0.0-beta1) - en to unknown language translation catalogue (39 entries)

en: delete
target: 删除

en: Status
target: 状态

en: Delete
target: 删除

en: Type
target: 类型

en: Author
target: 作者

en: Cancel
target: 取消

en: Description
target: 描述

en: Disabled
target: 禁用

en: Enabled
target: 启用

en: Administration
target: 管理

en: Tags
target: 标签

en: Edit
target: 编辑

en: Date
target: 日期

en: Search
target: 搜索

en: Reset
target: 重置

en: Image
target: 图像

en: edit
target: 编辑

en: Default
target: 默认

en: Summary
target: 摘要

en: View
target: 查看

en: URL
target: 网址

en: Created
target: 已建立

en: Active
target: 有效

en: Page
target: 页面

en: Send
target: 发送

en: Desc
target: 降序

en: Sort by
target: 排序依据

en: Authored on
target: 发布于

en: Apply
target: 应用

en: Screenshot
target: 截图

en: Offset
target: 偏移量

en: The file could not be uploaded.
target: 该文件无法上传。

en: Items per page
target: 每页条目数

en: - All -
target: - 全部 -

en: The data could not be saved because the destination %destination is invalid. This may be caused by improper use of file_save_data() or a missing stream wrapper.
target: 数据无法保存，因为目标地址 %destination 不正确。这可能是因为file_save_data() 使用不当或者丢失数据包。

en: Asc
target: 升序

en: The data could not be saved because the destination is invalid. More information is available in the system log.
target: 无法保存此数据，因为目标无效。在系统日志中提供了更多信息。

en: Website feedback
target: 网站反馈

en: The upload directory %directory for the file field %name could not be created or is not accessible. A newly uploaded file could not be saved in this directory as a consequence, and the upload was canceled.
target: 无法创建或者无法访问文件字段 %name 的上传目录 %directory。因此，无法在此目录中保存新上传的文件，并且上传操作被取消。
