Website Feedback (1.1.0) - en to cy translation catalogue (18 entries)

en: Status
cy: Statws

en: Delete
cy: Dileu

en: Type
cy: Math

en: Author
cy: Awdur

en: Cancel
cy: Diddymu

en: Description
cy: Disgrifiadau

en: Disabled
cy: Wedi ei analluogi

en: Enabled
cy: Wedi ei alluogi

en: Administration
cy: Gweinyddiaeth

en: Tags
cy: Tagiau

en: Edit
cy: Golygu

en: Image
cy: Delwedd

en: View
cy: Gweld

en: Created
cy: Wedi ei greu

en: Send
cy: Anfon

en: Authored on
cy: Wedi ei awduro ar

en: Screenshot
cy: Siot Sgrin

en: The file could not be uploaded.
cy: Ni ellir llwytho'r ffeil i fyny.
