Website Feedback (1.1.0) - en to vi translation catalogue (22 entries)

en: Status
vi: Trạng thái

en: Delete
vi: Xóa

en: Type
vi: Kiểu

en: Author
vi: Tác giả

en: Cancel
vi: Hủy bỏ

en: Description
vi: Mô tả

en: Disabled
vi: Tắt

en: Enabled
vi: Bật

en: Administration
vi: Quản lý

en: Tags
vi: Thẻ

en: Edit
vi: Sửa

en: Image
vi: Ảnh

en: Summary
vi: Tóm tắt

en: View
vi: Xem

en: ID
vi: Mã

en: Created
vi: Tạo bởi

en: Send
vi: Gửi

en: Authored on
vi: Viết lúc

en: Screenshot
vi: Ảnh chụp

en: The file could not be uploaded.
vi: Không tải được tệp lên.

en: Highlight
vi: Tô sáng

en: The data could not be saved because the destination %destination is invalid. This may be caused by improper use of file_save_data() or a missing stream wrapper.
vi: Dữ liệu không thể lưu lại bởi vì đường dẫn %destination không hợp lệ. Điều này thường do sử dụng không đúng file_save_data() hoặc bị thiếu một dòng wrapper.
