Weight (8.x-3.1-rc1) - en to uk translation catalogue (7 entries)

en: Weight
uk: Вага

en: Default
uk: Базово

en: Range
uk: Діапазон

en: Unsigned
uk: Невід'ємне

en: Field types
uk: Типи полів

en: Weight Selector
uk: Селектор ваги

en: @title Selector
uk: Селектор @title
