Weight (8.x-3.2) - en to fr translation catalogue (5 entries)

en: Weight
fr: Poids

en: Default
fr: Par défaut

en: Range
fr: Intervalle

en: Unsigned
fr: Non signé

en: Field types
fr: Types de champs
