Weight (8.x-3.3) - en to unknown language translation catalogue (4 entries)

en: Weight
target: وزن

en: Default
target: پیش‌فرض

en: Your changes have been saved.
target: تغییرات شما ذخیره شد.

en: Unsigned
target: بدون علامت
