Weight (8.x-3.4) - en to unknown language translation catalogue (6 entries)

en: Weight
target: Peso

en: Default
target: Padrão

en: Your changes have been saved.
target: Suas alterações foram salvas.

en: Range
target: Variação

en: Unsigned
target: Não assinado

en: Field types
target: Tipos de campo
