Alternative WissKI Navigate Page (1.0.1) - en to gl translation catalogue (8 entries)

en: List
gl: Lista

en: Edit
gl: Editar

en: Weight
gl: Peso

en: Settings
gl: Axustes

en: Page
gl: Páxina

en: Display options
gl: Opcións de visualización

en: Browse
gl: Explorar

en: Activate
gl: Activar
