Xray Audit (1.0.0-rc1) - en to hy translation catalogue (5 entries)

en: Title
hy: Վերնագիր

en: Operations
hy: Գործողություններ

en: Group
hy: Խումբ

en: Description
hy: Նկարագրություն

en: Provider
hy: Մատակարար
