Xray Audit (1.6.1) - en to unknown language translation catalogue (18 entries)

en: Title
target: தலைப்பு

en: Status
target: நிலை

en: Type
target: வகை

en: Description
target: விவரிப்பு

en: Language
target: மொழி

en: Disabled
target: செயலற்றதாக்கப்பட்டது

en: Enabled
target: இயலுமைப்படுத்தப்பட்டது

en: Yes
target: ஆம்

en: No
target: இல்லை

en: Edit
target: தொகுக்க

en: Parent
target: பெற்றோர்

en: Settings
target: அமைப்புகள்

en: Name
target: பெயர்

en: View
target: நோக்குக

en: Path
target: பா​தை

en: Active
target: இயங்கும்

en: Published
target: பிரசுரிக்கப்பட்டது

en: Count
target: எண்ணிக்கை
