Xsendfile (8.x-1.0) - en to unknown language translation catalogue (2 entries)

en: Error generating image.
target: Erro ao gerar a imagem.

en: Unable to generate the derived image located at %path.
target: Não foi possível gerar a imagem proveniente da localizada em %path.
