Xsendfile (8.x-1.1) - en to unknown language translation catalogue (4 entries)

en: Error generating image.
target: Erro ao gerar a imagem.

en: Unable to generate the derived image located at %path.
target: Não foi possível gerar a imagem proveniente da localizada em %path.

en: Error generating image, missing source file.
target: Erro ao gerar imagem, ficheiro de origem em falta.

en: Source image at %source_image_path not found while trying to generate derivative image at %derivative_path.
target: A imagem de origem em %source_image_path não foi encontrada ao tentar gerar uma imagem derivada em %derivative_path.
