XY Grid Layouts (3.0.0-beta1) - en to mr translation catalogue (4 entries)

en: Type
mr: प्रकार

en: None
mr: काहीच नाही

en: Default
mr: मुळस्वरुप

en: Layout
mr: मांडणी
