XY Grid Layouts (8.x-2.0-beta3) - en to mr translation catalogue (4 entries)

en: Type
mr: प्रकार

en: None
mr: काहीच नाही

en: Default
mr: मुळस्वरुप

en: Layout
mr: मांडणी
