Automatic Updates (8.x-1.0-alpha3) - en to de translation catalogue (14 entries)

en: Reset
de: Zurücksetzen

en: Page
de: Seite

en: Desc
de: Absteigend

en: Sort by
de: Sortierung

en: Apply
de: Anwenden

en: Offset
de: Versatz

en: Items per page
de: Elemente pro Seite

en: - All -
de: - Alle -

en: « First
de: « Anfang

en: Last »
de: Ende »

en: Asc
de: Aufsteigend

en: Automatic updates log
de: Protokoll für automatische Aktualisierungen

en: Lists the files which have been updated by the Automatic updates module.
de: Listet die Dateien auf, die durch das Modul Automatische Updates aktualisiert wurden.

en: <p>No automatic update log entries.</p>
de: <p>keine Protokolleinträge für automatische Aktualisierungen.</p>
