Automatic Updates (8.x-2.5) - en to unknown language translation catalogue (25 entries)

en: more
target: 更多

en: Version
target: 版本

en: Release notes
target: 发行说明

en: Update
target: 更新

en: theme
target: 主题

en: Continue
target: 继续

en: Up to date
target: 已是最新

en: Update available
target: 有可用更新

en: module
target: 模块

en: Requirements
target: 要求

en: Security update
target: 安全升级

en: Revoked!
target: 撤回！

en: Security update required!
target: 要求安全更新！

en: Not supported!
target: 不支持！

en: About
target: 关于

en: Unknown status
target: 未知状态

en: Limitations
target: 限制

en: Operating in maintenance mode.
target: 正在维护模式下操作。

en: (Security update)
target: （安全更新）

en: (Unsupported)
target: (不支持)

en: Downloading updates
target: 正在下载更新

en: Perform updates with site in maintenance mode (strongly recommended)
target: 在维护模式下执行站点更新（强烈建议）

en: Ready to update
target: 准备好更新

en: Some modules have database schema updates to install. You should run the <a href=":update">database update script</a> immediately.
target: 部分模块有数据库结构更新需要安装。您应该立刻运行<a href=":update">数据库升级脚本</a>。

en: Back up your database and site before you continue. <a href=":backup_url">Learn how</a>.
target: 在继续之前，请先备份您的数据库和站点文件。<a href=":backup_url">学习如何备份</a>。
