Automatic Updates (8.x-2.6) - en to unknown language translation catalogue (23 entries)

en: more
target: mer

en: Version
target: Versjon

en: Release notes
target: Notater

en: Update
target: Oppdater

en: theme
target: Utseendemaler

en: Continue
target: Fortsett

en: FAQ
target: OSS

en: Up to date
target: Oppdatert

en: Update available
target: Oppdatering er tilgjengelig

en: module
target: modul

en: Security update
target: Sikkerhetsoppdatering

en: Revoked!
target: Tilbakekalt!

en: Security update required!
target: Sikkerhetsoppdatering er påkrevd!

en: Not supported!
target: Ikke støttet!

en: About
target: Om

en: Operating in maintenance mode.
target: Er i vedlikeholdsmodus.

en: (Security update)
target: (Sikkerhetsoppdatering)

en: (Unsupported)
target: (Ikke støttet)

en: Downloading updates
target: Laster ned oppdateringer

en: Perform updates with site in maintenance mode (strongly recommended)
target: Utfør oppdateringer med nettstedet i vedlikeholdsmodus (anbefales på det sterkeste)

en: Ready to update
target: Klar til å oppdatere

en: Some modules have database schema updates to install. You should run the <a href=":update">database update script</a> immediately.
target: Noen moduler har databaseskjemaoppdateringer som skal installeres. Du bør kjøre <a href=":update">databaseoppdaterings-skriptet</a> umiddelbart.

en: Back up your database and site before you continue. <a href=":backup_url">Learn how</a>.
target: Sikkerhetskopier databasen og nettstedet før du fortsetter. <a href=":backup_url">Lær hvordan</a>.
