Better Page Not Found (3.0.1) - en to ar translation catalogue (4 entries)

en: Homepage
ar: الصفحة الأولى

en: About
ar: حول

en: The requested page could not be found.
ar: تعذر العثور على الصفحة المطلوبة.

en: Login page
ar: صفحة الدخول
