BlazeMeter Module for Load and Performance Testing (8.x-1.0) - en to ur translation catalogue (7 entries)

en: Pages
ur: صفحات

en: E-mail
ur: برقی خط

en: Delete
ur: حذف کریں

en: Username
ur: اسم صارف

en: Password
ur: کلمۂ شناخت

en: Save
ur: محفوظ کریں

en: ID
ur: شناخت
