Bx slider block (8.x-1.0-alpha2) - en to unknown language translation catalogue (21 entries)

en: Previous
target: 前項

en: Next
target: 下一頁

en: Delete
target: 刪除

en: Operations
target: 操作

en: Description
target: 描述

en: This action cannot be undone.
target: 這個動作無法被復原。

en: Image
target: 圖片

en: Label
target: 標籤

en: Save
target: 儲存

en: Update
target: 更新

en: Create
target: 建立

en: Horizontal
target: 橫向

en: Vertical
target: 垂直

en: Mode
target: 模式

en: General
target: 一般

en: Full
target: Tam

en: Short
target: 短

en: Controls
target: 控制項

en: Pager
target: 分頁

en: Add Image
target: 加入圖片

en: The machine-readable name is already in use. It must be unique.
target: 機器可讀名稱已經被使用。它必須是唯一的。
