CacheFlush (8.x-1.0-unstable1) - en to lt translation catalogue (7 entries)

en: Title
lt: Pavadinimas

en: Status
lt: Būsena

en: Created
lt: Sukurta

en: Authored by
lt: Sukūrė

en: Changed
lt: Pakeista

en: Language code
lt: Kalbos kodas

en: Cache cleared.
lt: Kešas išvalytas.
