CAS (8.x-1.4) - en to ur translation catalogue (4 entries)

en: CAS Login
ur: سٰینٹرل آتہنتیکیٹ سسٹم لاگ ان

en: Username
ur: اسم صارف

en: Enable
ur: فعال

en: Path
ur: پاتھ
