CAS (8.x-1.6) - en to unknown language translation catalogue (14 entries)

en: CAS Login
target: CAS 登入

en: Username
target: 使用者名稱

en: Enable
target: 啟用

en: Version
target: 版本

en: Path
target: 路徑

en: days
target: 天

en: Roles
target: 角色

en: Hostname
target: 主機名稱

en: Advanced
target: 進階

en: Logout
target: 登出

en: Port
target: 連接埠

en: seconds
target: 秒

en: Connection timeout
target: 連線逾時

en: Error messages
target: 錯誤訊息
