Password Separate Form (2.0.1) - en to unknown language translation catalogue (18 entries)

en: Status
target: 狀態

en: Submit
target: 提交

en: Password
target: 密碼

en: Roles
target: 角色

en: Log in
target: 登入

en: Reset password
target: 重設密碼

en: About
target: 關於

en: User %name used one-time login link at time %timestamp.
target: 使用者 %name 於 %timestamp 使用了一次性的登入連結。

en: Set password
target: 設定密碼

en: To change the current user password, enter the new password in both fields.
target: 要修改目前的使用者密碼，請分別在兩個欄位裡輸入一樣的新的密碼。

en: You have tried to use a one-time login link that has expired. Please request a new one using the form below.
target: 您試圖使用一個過期的一次性登入連結。請使用下方的表單申請一個新的。

en: This login can be used only once.
target: 此登入連結僅能使用一次。

en: The one-time login link you clicked is invalid.
target: 您按下的一次性登入連結無效。

en: You have just used your one-time login link. It is no longer necessary to use this link to log in. Please change your password.
target: 您剛才使用了您的一次性登入連結。現在已經不再需要使用這個連結了。請變更您的密碼。

en: <p>This is a one-time login for %user_name and will expire on %expiration_date.</p><p>Click on this button to log in to the site and change your password.</p>
target: <p>這是 %user_name 的一次性登入連結，並且將在 %expiration_date 過期。</p><p>點選這個按鈕登入網站，並且變更您的密碼。</p>

en: You have tried to use a one-time login link that has either been used or is no longer valid. Please request a new one using the form below.
target: 您試圖使用一個已使用過或不再有效的一次性登錄連結。 請用下列的表單重新申請一個。

en: Current password
target: 現有密碼

en: <p>This is a one-time login for %user_name.</p><p>Click on this button to log in to the site and change your password.</p>
target: <p>這是 %user_name 的一次性登入。</p><p>按一下此按鈕以登入網站，然後變更密碼。</p>
