Charts (8.x-3.4) - en to unknown language translation catalogue (29 entries)

en: Disabled
target: Desativado

en: Enabled
target: Ativado

en: None
target: Nenhum

en: Weight
target: Peso

en: Settings
target: Definições

en: False
target: Falso

en: Default
target: Predefinido

en: Top
target: Topo

en: Display
target: Mostrar

en: Area
target: Área

en: Bottom
target: Baixo

en: Advanced
target: Avançado

en: Width
target: Largura

en: Height
target: Altura

en: Maximum
target: Máximo

en: Week
target: Semana

en: Background color
target: Cor de fundo

en: Color
target: Cor

en: Left
target: Esquerda

en: Right
target: Direita

en: Installed
target: Instalado

en: Minimum
target: Mínimo

en: About
target: Sobre

en: Column
target: Coluna

en: Not defined
target: Não definido

en: Multiple displays
target: Múltiplas vistas

en: Grouping field
target: Agrupar campos

en: You need at least one field before you can configure your table settings
target: É necessário pelo menos um campo antes que possa configurar as definições da tabela

en: Placeholder
target: Espaço reservado
