Charts (8.x-3.4) - en to si translation catalogue (4 entries)

en: Disabled
si: අක්‍රීය කර ඇත

en: Enabled
si: සක්‍රීයයි

en: Maximum
si: උපරිමය

en: Minimum
si: අවමය
