Cloud (8.x-2.0-alpha1) - en to oc translation catalogue (39 entries)

en: Status
oc: Estatut

en: Delete
oc: Suprimir

en: Operations
oc: Accions

en: Value
oc: Valor

en: List
oc: Listar

en: Language
oc: Lenga

en: more
oc: mai

en: Edit
oc: Modificar

en: Reset
oc: Reïnicializar

en: Image
oc: Imatge

en: Settings
oc: Paramètres

en: Name
oc: Nom

en: View
oc: Veire

en: Refresh
oc: Refresca

en: ID
oc: Identificant (ID)

en: Options
oc: Opcions

en: Created
oc: Creat(ada)

en: Node
oc: Nosèl

en: All
oc: Tot

en: Page
oc: Pagina

en: Nodes
oc: Nosèls

en: Authored by
oc: Escrich per

en: State
oc: Estat

en: Maximum length
oc: Talha maximala

en: IP Address
oc: Adreça IP

en: Labels
oc: Etiquetas

en: Sort by
oc: Triar per

en: Key
oc: Clau

en: Token
oc: Geton (token)

en: Changed
oc: Modificat

en: Storage
oc: Emmagazinatge

en: Apply
oc: Aplicar

en: Offset
oc: Decalatge

en: Items per page
oc: Elements per pagina

en: - All -
oc: - Tot -

en: The maximum length of the field in characters.
oc: La longor maximala del camp en nombre de caractèrs.

en: UUID
oc: Identificant universal unic (UUID)

en: Master
oc: Maître

en: Instance
oc: Instància
