Collapsiblock (8.x-1.0-alpha2) - en to it translation catalogue (5 entries)

en: User interface
it: Interfaccia utente

en: Title
it: Titolo

en: Block
it: Blocco

en: Collapsible
it: Richiudibile

en: None.
it: Nessuno.
