Config Guardian (1.0.0) - en to ar translation catalogue (61 entries)

en: Status
ar: الحالة

en: Delete
ar: حذف

en: Operations
ar: عمليات

en: Type
ar: النوع

en: Actions
ar: الإجراءات

en: Cancel
ar: إلغاء

en: Description
ar: الوصف

en: more
ar: المزيد

en: Action
ar: إجراء

en: unknown
ar: مجهول

en: Taxonomy
ar: التصنيف

en: Search
ar: بحث

en: Reset
ar: إعادة الضبط

en: Hourly
ar: كل ساعة

en: Daily
ar: يوميًا

en: Weekly
ar: أسبوعيًا

en: None
ar: لا شيء

en: Image
ar: الصورة

en: Category
ar: التصنيف

en: Settings
ar: الإعدادات

en: Name
ar: الاسم

en: Import
ar: استيراد

en: Export
ar: تصدير

en: High
ar: مرتفعة

en: Low
ar: منخفض

en: Views
ar: الرؤى

en: View
ar: عرض

en: Content Types
ar: أنواع المحتوى

en: Timestamp
ar: التوقيت الزمني

en: ID
ar: المعرف ID

en: User
ar: مستخدم

en: Created
ar: الإنشاء

en: All
ar: الكل

en: To
ar: إلى

en: From
ar: من

en: Fields
ar: الحقول

en: Warning
ar: تحذير

en: Medium
ar: متوسط

en: Details
ar: التفاصيل

en: System
ar: النظام

en: Configuration
ar: الإعدادات

en: Provider
ar: المزود

en: Pattern
ar: النموذج

en: Close
ar: إغلاق

en: Modified
ar: تم التعديل

en: Deleted
ar: محذوف

en: Features
ar: الخصائص

en: Not available
ar: غير متاح

en: Total:
ar: المجموع:

en: New
ar: جديد

en: Information
ar: معلومات

en: Blocks
ar: الصناديق

en: Available
ar: متوفّر

en: About
ar: حول

en: nodes
ar: العقد

en: Dashboard
ar: لوحة التحكم

en: Export configuration
ar: تصدير الإعدادات

en: Critical
ar: حرج

en: Dependencies
ar: المتطلبات

en: Import configuration
ar: استيراد الإعدادات

en: Importing configuration
ar: استيراد الإعدادات
