Config Guardian (1.0.0) - en to hy translation catalogue (38 entries)

en: Status
hy: Կարգավիճակ

en: Delete
hy: Ջնջել

en: Operations
hy: Գործողություններ

en: Type
hy: Տեսակ

en: Actions
hy: Գործողություններ

en: Cancel
hy: Չեղարկել

en: Description
hy: Նկարագրություն

en: more
hy: ավելի

en: Action
hy: Գործողություն

en: Taxonomy
hy: Տաքսոնոմիա

en: Search
hy: Որոնել

en: Reset
hy: Վերականգնել

en: Daily
hy: Օրական

en: Weekly
hy: Շաբաթական

en: None
hy: Ոչ մի

en: Image
hy: Նկար

en: Category
hy: Կատեգորիա

en: Settings
hy: Ընտրանքներ

en: Name
hy: Անուն

en: Import
hy: Ներմուծել

en: Export
hy: Արտահանել

en: High
hy: Բարձր

en: Low
hy: Ցածր

en: View
hy: Դիտել

en: User
hy: Օգտագործող

en: Created
hy: Ստեղծվել է

en: To
hy: Ում

en: From
hy: Ում կողմից

en: Fields
hy: Դաշտեր

en: Warning
hy: Զգուշացում

en: Details
hy: Մանրամասներ

en: System
hy: Համակարգ

en: Configuration
hy: Կոնֆիգուրացիա

en: Provider
hy: Մատակարար

en: Deleted
hy: Ջնջված է

en: Blocks
hy: Բլոկներ

en: Dashboard
hy: Վահանակ

en: Dependencies
hy: Կախվածություններ
