Config Collections Ignore (8.x-1.0) - en to hu translation catalogue (21 entries)

en: Operations
hu: Műveletek

en: Name
hu: Név

en: Config
hu: Beállítás

en: Import all
hu: Összes importálása

en: @count new | @count new
hu[0]: @count új
hu[1]: @count új

en: @count changed | @count changed
hu[0]: @count változott
hu[1]: @count változott

en: @count removed | @count removed
hu[0]: @count eltávolítva
hu[1]: @count eltávolítva

en: View differences
hu: Különbségek megtekintése

en: Missing ID key "@id_key" for this @entity_type import.
hu: @entity_type importálásához hiányzik az azonosító kulcs: „@id_key”.

en: An entity with this machine name already exists but the import did not specify a UUID.
hu: Egy entitás ezzel a programok által használt névvel már létezik, de az importálás nem adta meg az UUID értékét.

en: An entity with this machine name already exists but the UUID does not match.
hu: Egy entitás ezzel a programok által használt névvel már létezik, de az UUID értéke nem egyezik.

en: An entity with this UUID already exists but the machine name does not match.
hu: Egy entitás ezzel az UUID értékkel már létezik, de a programok által használt név nem egyezik.

en: The staged configuration cannot be imported, because it originates from a different site than this site. You can only synchronize configuration between cloned instances of this site.
hu: Az átmeneti konfigurációt nem lehet importálni, mert egy, a jelenlegitől különböző webhelyről származik. A szinkronizáció csak e webhely klónozott példányai között működik.

en: @count renamed | @count renamed
hu[0]: @count átnevezve
hu[1]: @count átnevezve

en: There are no configuration changes to import.
hu: Nincsenek importálandó beállítások.

en: The configuration cannot be imported because it failed validation for the following reasons:
hu: A beállítás nem importálható, mert a következő okok miatt nem sikerült érvényesíteni:

en: The following items in your active configuration have changes since the last import that may be lost on the next import.
hu: A következő elemek megváltoztak az aktuális konfigurációban az utolsó importálás óta, ezek elveszhetnek a következő importálás során.

en: @collection configuration collection
hu: @collection konfiguráció gyűjtemény

en: @source_name to @target_name
hu: @source_name forrásról @target_name célra

en: There are no changes to import.
hu: Nincsenek importálható változások.

en: The import failed with the following message: %message
hu: Az importálás sikertelen. Üzenet: %message
