Configuration Read-only Filter (8.x-1.0-alpha2) - en to unknown language translation catalogue (4 entries)

en: Title
target: தலைப்பு

en: Delete
target: நீக்குக

en: Type
target: வகை

en: Edit
target: தொகுக்க
