Content as Configuration (1.0.0) - en to da translation catalogue (5 entries)

en: Export
da: Eksportér

en: General settings
da: Generelle indstillinger

en: Export blocks
da: Eksportér blokke

en: Structure
da: Struktur

en: custom blocks
da: tilpassede blokke
